\documentstyle[12pt]{article}
\setlength{\textwidth}{9.75 in}
\setlength{\evensidemargin}{-0.4 in}
\setlength{\oddsidemargin}{-0.4  in}
\setlength{\textheight}{7.2 in}
\setlength{\topmargin}{-1.05 in}
\setlength{\arraycolsep}{9pt}
\renewcommand{\baselinestretch}{1.0}
\newcommand{\psfuh}    {/u/vision/fuh/document/}
\newcommand{\open}{\mbox{\Large $\circ$}}
\newcommand{\close}{\mbox{\Large $\bullet$}}
\input{psfig}
\newcommand{\epsfig}[1]{\psfig{#1}}
\begin{document}
\bibliographystyle{plain}
\Huge

\begin{tabular}{lc}
姓名: & 傅楸善 \\
領域: & 電腦視覺, 數位影像處理 \\
實驗室: & 智慧型機器人實驗室 \\
電話: & 02-3625336 轉 327 \\
電子郵件: & fuh@csie.ntu.edu.tw
\end{tabular}

目前計畫:
\begin{tabular}{lc}
國科會: & 電腦視覺自動量測與檢測系統 \\
工研院機械所: & IC印碼品質檢測演算法之研究 \\
鴻海精密: & 影像量測技術之開發與研究
\end{tabular}



\end{document}
